LIBRARY api-ms-win-core-console-l2-1-0

EXPORTS

AttachConsole
CreateConsoleScreenBuffer
FillConsoleOutputAttribute
FillConsoleOutputCharacterA
FillConsoleOutputCharacterW
FlushConsoleInputBuffer
FreeConsole
GenerateConsoleCtrlEvent
GetConsoleCursorInfo
GetConsoleScreenBufferInfo
GetConsoleScreenBufferInfoEx
GetConsoleTitleW
GetLargestConsoleWindowSize
PeekConsoleInputW
ReadConsoleOutputA
ReadConsoleOutputAttribute
ReadConsoleOutputCharacterA
ReadConsoleOutputCharacterW
ReadConsoleOutputW
ScrollConsoleScreenBufferA
ScrollConsoleScreenBufferW
SetConsoleActiveScreenBuffer
SetConsoleCP
SetConsoleCursorInfo
SetConsoleCursorPosition
SetConsoleOutputCP
SetConsoleScreenBufferInfoEx
SetConsoleScreenBufferSize
SetConsoleTextAttribute
SetConsoleTitleW
SetConsoleWindowInfo
WriteConsoleInputA
WriteConsoleInputW
WriteConsoleOutputA
WriteConsoleOutputAttribute
WriteConsoleOutputCharacterA
WriteConsoleOutputCharacterW
WriteConsoleOutputW
