LIBRARY api-ms-win-core-console-l2-1-0

EXPORTS

AttachConsole@4
CreateConsoleScreenBuffer@20
FillConsoleOutputAttribute@20
FillConsoleOutputCharacterA@20
FillConsoleOutputCharacterW@20
FlushConsoleInputBuffer@4
FreeConsole@0
GenerateConsoleCtrlEvent@8
GetConsoleCursorInfo@8
GetConsoleScreenBufferInfo@8
GetConsoleScreenBufferInfoEx@8
GetConsoleTitleW@8
GetLargestConsoleWindowSize@4
PeekConsoleInputW@16
ReadConsoleOutputA@20
ReadConsoleOutputAttribute@20
ReadConsoleOutputCharacterA@20
ReadConsoleOutputCharacterW@20
ReadConsoleOutputW@20
ScrollConsoleScreenBufferA@20
ScrollConsoleScreenBufferW@20
SetConsoleActiveScreenBuffer@4
SetConsoleCP@4
SetConsoleCursorInfo@8
SetConsoleCursorPosition@8
SetConsoleOutputCP@4
SetConsoleScreenBufferInfoEx@8
SetConsoleScreenBufferSize@8
SetConsoleTextAttribute@8
SetConsoleTitleW@4
SetConsoleWindowInfo@12
WriteConsoleInputA@16
WriteConsoleInputW@16
WriteConsoleOutputA@20
WriteConsoleOutputAttribute@20
WriteConsoleOutputCharacterA@20
WriteConsoleOutputCharacterW@20
WriteConsoleOutputW@20
