LIBRARY api-ms-win-core-heap-obsolete-l1-1-0

EXPORTS

GlobalAlloc@8
GlobalFree@4
GlobalLock@4
GlobalReAlloc@12
GlobalSize@4
GlobalUnlock@4
LocalAlloc@8
LocalFree@4
LocalReAlloc@12
