LIBRARY api-ms-win-core-realtime-l1-1-2

EXPORTS

ConvertAuxiliaryCounterToPerformanceCounter@16
ConvertPerformanceCounterToAuxiliaryCounter@16
QueryAuxiliaryCounterFrequency@
QueryInterruptTime@4
QueryInterruptTimePrecise@4
QueryThreadCycleTime@8
QueryUnbiasedInterruptTime@4
QueryUnbiasedInterruptTimePrecise@4
