LIBRARY "winhvplatform.dll"
EXPORTS
WHvAcceptPartitionMigration
WHvAdviseGpaRange
WHvAllocateVpciResource
WHvCancelPartitionMigration
WHvCancelRunVirtualProcessor
WHvCompletePartitionMigration
WHvCreateNotificationPort
WHvCreatePartition
WHvCreateTrigger
WHvCreateVirtualProcessor
WHvCreateVirtualProcessor2
WHvCreateVpciDevice
WHvDeleteNotificationPort
WHvDeletePartition
WHvDeleteTrigger
WHvDeleteVirtualProcessor
WHvDeleteVpciDevice
WHvGetCapability
WHvGetInterruptTargetVpSet
WHvGetPartitionCounters
WHvGetPartitionProperty
WHvGetVirtualProcessorCounters
WHvGetVirtualProcessorCpuidOutput
WHvGetVirtualProcessorInterruptControllerState
WHvGetVirtualProcessorInterruptControllerState2
WHvGetVirtualProcessorRegisters
WHvGetVirtualProcessorState
WHvGetVirtualProcessorXsaveState
WHvGetVpciDeviceInterruptTarget
WHvGetVpciDeviceNotification
WHvGetVpciDeviceProperty
WHvMapGpaRange
WHvMapGpaRange2
WHvMapVpciDeviceInterrupt
WHvMapVpciDeviceMmioRanges
WHvPostVirtualProcessorSynicMessage
WHvQueryGpaRangeDirtyBitmap
WHvReadGpaRange
WHvReadVpciDeviceRegister
WHvRegisterPartitionDoorbellEvent
WHvRequestInterrupt
WHvRequestVpciDeviceInterrupt
WHvResetPartition
WHvResumePartitionTime
WHvRetargetVpciDeviceInterrupt
WHvRunVirtualProcessor
WHvSetNotificationPortProperty
WHvSetPartitionProperty
WHvSetVirtualProcessorInterruptControllerState
WHvSetVirtualProcessorInterruptControllerState2
WHvSetVirtualProcessorRegisters
WHvSetVirtualProcessorState
WHvSetVirtualProcessorXsaveState
WHvSetVpciDevicePowerState
WHvSetupPartition
WHvSignalVirtualProcessorSynicEvent
WHvStartPartitionMigration
WHvSuspendPartitionTime
WHvTranslateGva
WHvUnmapGpaRange
WHvUnmapVpciDeviceInterrupt
WHvUnmapVpciDeviceMmioRanges
WHvUnregisterPartitionDoorbellEvent
WHvUpdateTriggerParameters
WHvWriteGpaRange
WHvWriteVpciDeviceRegister
