;
; Definition file of MsCtfMonitor.DLL
; Automatic generated by gendef
; written by Kai Tietz 2008-2014
;
LIBRARY "MsCtfMonitor.DLL"
EXPORTS
DoMsCtfMonitor
InitLocalMsCtfMonitor
UninitLocalMsCtfMonitor
