LIBRARY  CXPORT.DLL
EXPORTS
CTEAllocMem
CTECancelEvent
CTEDeregisterLocalStat
CTEEnlargedUnsignedDivide
CTEFreeMem
CTEGetTimerState
CTEIOControl
CTEInitEvent
CTEInitTimer
CTEInitialize
CTERegisterLocalStat
CTEScheduleEvent
CTEStartFTimer
CTEStartTimer
CTEStopFTimer
CTEStopTimer
CTE_Close
CTE_Deinit
CTE_IOControl
CTE_Init
CTE_Open
CTE_Read
CTE_Seek
CTE_Write
CXUtilGetProcAddresses
CXUtilTryGetProcAddresses
GetRegBinaryValue
GetRegDWORDValue
GetRegMultiSZValue
GetRegSZValue
SetRegBinaryValue
SetRegDWORDValue
SetRegMultiSZValue
SetRegSZValue
g_CTEStatTable
g_pLogMiniportIndicateReceive
g_pLogMiniportIndicateReceivePackets
g_pLogNdisSend
g_pLogNdisSendPackets
g_pLogNdisTransferData
