LIBRARY  MMTIMER.DLL
EXPORTS
timeBeginPeriod
timeEndPeriod
timeGetDevCaps
timeGetHardwareFrequency
timeGetTime
timeGetTimeSinceInterrupt
timeKillEvent
timeSetEvent
